6-7 타이머 IC(555)를 이용한 사이렌

555 IC의 비안정 모드를 이용하여 빛에 반응하여 주파수가 달라지는 사이렌을 만듭니다. 클릭하여 3D 모델링 화면을 회전시켜 볼 수 있습니다. 555 IC 비안정 모드 다음과 같이 연결하면 555 IC가 비안정 모드로 동작합니다. 출력 파형은 구형파(Square wave)로서, 계단처럼 ... more
출처