2-2 3단자 푸시 버튼 스위치

3단자푸시 버튼 스위치를 이용하여 2개의 LED중 어느 하나를 켤 수 있도록 합니다. 클릭하여 3D 모델링 화면을 회전시켜 볼 수 있습니다. 3단자 스위치 단자가 3개 이상인 스위치를 단순히 회로를 열고 닫는 용도 이외에, 선택(selection)의 용도로도 사용합니다. 3개 ... more
출처