6-8 전계강도계(전자파 측정기)

실내 220V 전력선에서 방출되는 전자기파를 검출해 보겠습니다. 클릭하여 3D 모델링 화면을 회전시켜 볼 수 있습니다. 전계강도계(전자파 측정기) 전자파를 수신하기 위하여 지금까지 못 보던 부품들이 등장합니다. 인덕터(코일)는 전선을 감아서 만든 것입니다. 이 회로에서 인덕터는 낮은 주파수의 진동을 ... more
출처