3-1 LED 밝기 조절하기

저항값을 조절하여 LED의 밝기를 바꾸어 봅시다. 클릭하여 3D 모델링 화면을 회전시켜 볼 수 있습니다. 포텐셔미터 포텐셔미터(potentiometer)는 저항값이 고정되어 있지 않고 조절이 가능한 부품입니다. 일반적으로 3개의 단자를 가지고 있습니다. 가운데 단자가 회전자(回轉子)에 연결되어 있으며, 양쪽에 달려 있는 ... more
출처