1-3 빛에 의해서 저항값이 작아지는 CdS

주변의 빛에 따라 LED가 자동으로 켜지는 회로를 만듭니다. 기존의 저항이 있던 자리에 그냥 CdS를 교체해 넣었습니다. 주변이 밝아지면 CdS의 저항값이 낮아지고 센 전류가 흐르면서 LED가 밝게 빛납니다. 클릭하여 3D 모델링 화면을 회전시켜 볼 수 있습니다. CdS ... more
출처