6-5 사이리스터(SCR) 터치 스위치

손으로 스치기만 해도 LED에 불이 켜지도록 만듭니다. 한 번 켜진 LED는 다시 손을 스치기 전까지 계속 켜져 있습니다. 클릭하여 3D 모델링 화면을 회전시켜 볼 수 있습니다. 작동 방법 LED 켜는 방법: ①, ②번 단자를 손으로 잡으면 ... more
출처